卡卡湾厅

首页转动时政工具问国际社会财经港澳

金融台湾华人娱乐体育文化 English 侨网视频经纬国是图片直播理论生涯汽车专题新媒体

中 新

百 度

移动版客户端微信
微博

中新网新浪法人微博

中新社新浪法人微博

English

分享到：

JJJ欧美老妇9月1日电动自行车新国标实验 四部分安排提升产品清静水平

分享到：

首页 → 官方app v4.1.8下载

字号：
小 中 大

JJJ欧美老妇9月1日电动自行车新国标实验 四部分安排提升产品清静水平

2025-08-15 03:26:15 泉源：JJJ欧美老妇作者：张淑英责任编辑：蔡伊容

2025-08-15 03:26:15　泉源：JJJ欧美老妇加入互动

《意见》从严酷电动自行车生产治理、认证治理、销售监视、挂号治理、老旧车辆更新换代、消耗者权益；；；；；；ぁ⒊ばЩ平ㄉ璧绕叻矫孀鞒霭才 ，，，推动电动自行车全工业链各环节凭证新标准要求调解和适配 ，，，加速形成顺应新标准要求的工业生态和羁系模式。。。。。。

《意见》的实验 ，，，将对电动自行车行业高质量生长起到主要作用：一是资助生产企业充清楚确《手艺规范》要求 ，，，尽早推出切合标准的产品并提出认证委托 ，，，加速新产品量产上市；；；；；；同时指导企业合理安排生产节奏 ，，，实时消化不切合新标准的库存车辆。。。。。。二是加速检测认证环节调解 ，，，指导检测认证机构实时凭证《手艺规范》开展能力建设 ，，，细化相关程序和要求 ，，，强化检测认证与生产环节的衔接 ，，，实时知足新标准产品检测认证需求。。。。。。三是强化产品质量羁系 ，，，严肃攻击不按强制性国家标准生产、不法改动等违法违规行为 ，，，通过曝光典范案例形成强盛震慑效果。。。。。。四是做好挂号上牌与《手艺规范》实验的衔接 ，，，挂号前严酷审查发票、产品及格证和CCC认证证书等证实、凭证 ，，，杜绝为电动摩托车、电动轻盈摩托车办理电动自行车牌证的征象。。。。。。五是充分验展以旧换新政策效应 ，，，勉励消耗者镌汰更新不切合《手艺规范》的产品 ，，，换购切合《电动自行车行业规范条件》企业生产的切合《手艺规范》的新产品。。。。。。六是增强部分协同联动 ，，，明确各方职责分工 ，，，牢靠深化电动自行车清静隐患全链条整治效果 ，，，配合推进电动自行车国家标准实验。。。。。。

下一步 ，，，工业和信息化部将会同有关部分 ，，，深入贯彻落实国务院电动自行车清静隐患全链条整治事情安排 ，，，一连推进《意见》实验 ，，，强化跟踪问效 ，，，包管切合《手艺规范》的产品有用供应 ，，，切实提升电动自行车产品实质清静水平 ，，，有用包管人民群众生命工业清静 ，，， 加速实现电动自行车行业的高质量生长。。。。。。

关于强化电动自行车强制性国家标准实验 加速新产品供应的意见

工信部联消耗〔2025〕144号

各省、自治区、直辖市及妄想单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、公安、市场羁系、消防救援部分：

强制性国家标准《电动自行车清静手艺规范》(GB 17761—2024)(以下简称《手艺规范》)已于2024年12月31日正式宣布 ，，，将于2025年9月1日正式实验。。。。。。为推进《手艺规范》实验 ，，，进一步规范电动自行车生产、销售和使用治理 ，，，增进切合《手艺规范》的产品供应 ，，，推动电动自行车清静隐患全链条整治行动走深走实 ，，，现提出以下意见。。。。。。

一、严酷电动自行车生产治理

工业和信息化部会同市场羁系总局等部分施展好电动自行车标准化事情组作用 ，，，在主要工业集聚区开展《手艺规范》宣贯 ，，，按期调理重点生产企业新产品车型设计、配件采购、样车试制、磨练检测等事情进度 ，，，指导企业实时阻止研发切合旧标准的产品 ，，，尽早推出切合《手艺规范》的新产品 ，，，并向认证机构提出认证委托。。。。。。工业和信息化部一连开展电动自行车行业规范通告治理事情 ，，，施展切合规范条件企业模范带举措用 ，，，加速《手艺规范》实验。。。。。。省级工业和信息化、市场羁系等部分要指导列入规范通告名单的企业凭证《手艺规范》实验日期(2025年9月1日)倒排新产品工期、制订推进妄想 ，，，建设切合《手艺规范》产品落地进度妄想台账并一连更新 ，，，关于进度缓慢的企业提供一对一指导帮扶 ，，，推动企业抓紧凭证《手艺规范》刷新升级生产线。。。。。。省级市场羁系会同工业和信息化等部分建设健全企业意见反响渠道 ，，，实时网络、协调解决企业详细难题 ，，，形成“检查—反响—整改—提升”的闭环治理机制 ，，，加速《手艺规范》实验。。。。。。

二、严酷电动自行车认证治理

各地市场羁系部分要催促指定认证机构严酷依据《手艺规范》等强制性国家标准和认证规则开展电动自行车强制性产品认证(CCC认证) ，，，增强CCC认证全历程治理 ，，，严酷检查企业质量包管能力和产品一致性 ，，，强化获证后监视 ，，，确；；；；；；裰げ芬涣泻稀妒忠展娣丁返惹恐菩怨冶曜己虲CC认证要求 ，，，不得降低认证标准或者镌汰、遗漏认证程序 ，，，严把发证质量关；；；；；；指导指定认证机构健全危害预警处置惩罚机制 ，，，关注产品质量国家监视抽查等产品质量清静信息 ，，，对发明的产品质量清静危害隐患实时接纳有用提防步伐 ，，，实时暂；；；；；；蛘咦鞣先狈Ω癫返腃CC认证证书。。。。。。自本文件印发之日起 ，，，指定认证机构应提醒认证委托人认真评估产量销量 ，，，审慎提出旧版标准电动自行车认证委托。。。。。。各地市场羁系部分要增强对电动自行车认证活动的监视检查 ，，，依法查处违规行为。。。。。。

三、严酷电动自行车销售监视

2025年8月31日及之前出厂或者入口的不切合《手艺规范》但切合旧版本标准的产品可以销售至2025年11月30日。。。。。。各地市场羁系部分增强销售环节监视检查 ，，，严查不法销售不切合强制性国家标准、未获得CCC认证证书的电动自行车 ，，，依法从严整治不法改装车体结构、电气线路、限速装置以及私自替换蓄电池等不法改装行为。。。。。。增强网络生意羁系 ，，，严禁谋划者在网络生意平台上销售缺乏格车辆或不法改装车辆。。。。。。增强电动自行车用锂离子电池、充电器等零部件的销售羁系 ，，，严禁销售、入口不切合《电动自行车用充电器清静手艺要求》(GB 42296—2022)及第1号修改单的电动自行车充电器 ，，，以及不切合《电动自行车用锂离子蓄电池清静手艺规范》(GB 43854—2024)的电动自行车用锂离子电池。。。。。。各地市场羁系、公安部分要严肃攻击不法销售、不法改装、制售冒充伪劣电动自行车及蓄电池等行为 ，，，曝光典范案例 ，，，形成强烈震慑。。。。。。

四、严酷电动自行车挂号治理

各地公安机关要规范办理电动自行车挂号 ，，，严酷审查发票、产品及格证和强制性产品认证证书等证实、凭证 ，，，严禁为电动摩托车、电动轻盈摩托车办理电动自行车牌证。。。。。。对既不切合《手艺规范》也不切合旧版本标准的电动自行车 ，，，一律不予办理挂号；；；；；；对切合旧版本标准的电动自行车 ，，，在2025年8月31日及之前出厂或入口 ，，，且在2025年11月30日及之前销售的 ，，，磨练相关证实质料后 ，，，予以办理挂号；；；；；；对切合《手艺规范》的电动自行车 ，，，依规予以办理挂号。。。。。。

五、稳妥推进在用不切合《手艺规范》的电动自行车更新换代

各地有关部分要起劲提请同级党委政府加大以旧换新政策宣传和津贴力度 ，，，细化津贴规则。。。。。。勉励各级人民政府连系外地区现真相形 ，，，使用地方财务资金对交回老旧电动自行车用锂离子电池并换购切合《锂离子电池行业规范条件》企业生产的锂离子电池的小我私家消耗者 ，，，给予津贴；；；；；；对名下无电动自行车且首次购置切合《手艺规范》要求新车的小我私家消耗者 ，，，可给予津贴；；；；；；对交售报废老旧电动自行车并换购切合《电动自行车行业规范条件》企业生产的新车或切合《手艺规范》要求新车的小我私家消耗者 ，，，可适当加大津贴力度。。。。。。要一直扩大切合《手艺规范》的车型在以旧换新活动中的供应比重 ，，，指导消耗者只管选择切合《手艺规范》的电动自行车产品。。。。。。指导快递、外卖行业和党政机关、事业单位职员率先使用切合《手艺规范》的电动自行车。。。。。。指导从事都会物流、商业租赁等谋划性活动的企业统一采购切合《手艺规范》、铭牌标注“商用”或字符带圈的“商”的电动自行车并指导配送职员规范使用。。。。。。

各地工业和信息化、市场羁系、消防救援等部分要连系部分职责分工加速开展电动自行车用锂离子电池康健评估及报废接纳行动 ，，，推动康健评估进入社区等重点部位以及即时配送等重点领域 ，，，做好与以旧换新事情的衔接和联动 ，，，尽快镌汰保存清静隐患、不适合继续使用的老旧锂离子电池电动自行车 ，，，一连提升废锂离子电池规范化接纳和综合使用水平。。。。。。

六、切实；；；；；；は恼呷ㄒ

各地市场羁系部分进一步流通消耗者举报渠道 ，，，确保《手艺规范》实验后 ，，，消耗者购置或发明不切合强制性国家标准、未获得CCC认证证书的车辆 ，，，可以通过热线电话和信息化平台举报。。。。。。市场羁系部分会同有关部分依据相关职能实时、依法处置惩罚消耗者举报 ，，，坚决维护消耗者正当权益。。。。。。各级消耗者协会在履职历程中发明有关线索的 ，，，可以向有关部分反应 ，，，提出羁系执法建议。。。。。。增强缺陷产品召回 ，，，催促生产者依法推行召回主体责任。。。。。。

七、建设长效羁系机制

国家消防救援局、工业和信息化部、公安部、市场羁系总局等部分牢靠深化电动自行车清静隐患全链条整治效果 ，，，配合推进电动自行车国家标准实验监视 ，，，增进新产品供应。。。。。。

各地消防救援、公安、工业和信息化、市场羁系部分要增强电动自行车火灾及亡人交通事故全链条溯源视察事情 ，，，严肃追究相关环节责任；；；；；；关于视察历程中发明的产品质量问题 ，，，市场羁系部分要依法依规严肃查处；；；；；；要周全开展案例警示、清静知识等教育 ，，，增强在重点社区的宣传力度 ，，，确保各项步伐落地收效。。。。。。

电动自行车及电池行业协谈判会等要增强行业自律 ，，，催促行业谋划主体落实《手艺规范》 ，，，维护市场秩序 ，，，促举行业康健生长；；；；；；指导生产企业落实电动自行车、锂离子电池行业规范条件有关要求 ，，，坚决带动守信遵法 ，，，增强质量品牌建设 ，，，提高企业质量控制能力和产品一致性 ，，，从源头狠抓严管 ，，，规范谋划行为 ，，，为消耗者提供更清静、更可靠的电动自行车产品。。。。。。

各地有关部分要增强组织协调 ，，，压实各方责任 ，，，强化事情联动 ，，，增强社会宣传指导 ，，，确保《手艺规范》实验后市场供应平稳 ，，，切实提升电动自行车质量清静水平。。。。。。每年12月31日前 ，，，工业和信息化部将牵头汇总各部分、各地方执行本意见的情形并形成报告 ，，，提出下一年度事情要点。。。。。。

工业和信息化部

公安部

市场羁系总局

国家消防救援局

【编辑:蔡伊容 】

更多精彩内容请进入文化频道

相关新闻：

·　开特斯拉返乡堵到没电 ，，，新能源车充电焦虑需加速化解

·　尼加拉瓜与荷兰隔离外交关系

·　10月9日湖北新增本土无症状熏染者48例

·　俄副总理：克里米亚大桥损坏桥墩预计本周内修复

文化新闻精。。。。。。

国庆假期天下海内旅游出游4.22亿人次

2025-08-15 03:26:15

朝鲜射弹后 ，，，韩美做了这两件事

2025-08-15 03:26:15

马斯克看好的虚拟电厂能解决缺电难题吗？？？？

2025-08-15 03:26:15

国庆第三天 ，，，天下又传来三个坏新闻 ，，，更糟糕还在后面

2025-08-15 03:26:15

多国将了拜登一军 ，，，美国急了！抨击选项有限？？？？

2025-08-15 03:26:15

酱油中的“茅台”海天为何惹众怒？？？？

2025-08-15 03:26:15

“亘古未有”！欧洲暴发史上最大规模禽流感

2025-08-15 03:26:15

若是梅洛尼胜利了 ，，，意大利将去向何方？？？？

2025-08-15 03:26:15

10月9日湖北新增本土无症状熏染者48例

2025-08-15 03:26:15

获奖之后 ，，，安妮-埃尔诺会成为图书市场下一个爆款吗

2025-08-15 03:26:15

推荐阅读

冰川融化栖息地镌汰 北极熊面临生涯；；；；；；

广东东莞新增2例无症状熏染者 ，，，详情宣布！

韩国导弹击中自己的基地 日本网民：射程是10米吗

黑龙江10月10日新增本土无症状熏染者6例

10月10日0-8时山东淄博市新增2例阳性熏染者

视察报告称“北溪”管道走漏由水下爆炸引起

10月10日甘肃新增55例本土无症状熏染者

海天“双标”争议背后 ，，，酱油新国标当有消耗者声音

凛冬将至 ，，，“气短”欧洲“寒意”深深深几许？？？？

克里米亚公路桥已开放两车道通行

新疆10月10日新增本土熏染者“82+375”

凛冬将至 ，，，“气短”欧洲“寒意”深深深几许？？？？

曾卿任四川省政府秘书长

俄外交部：核战争中没有胜者

俄军一架苏-24战机坠毁

天津10月1日新增29例本土阳性熏染者 ，，，均为管控职员

傅明先已任浙江省委常委、省纪委书记

“北溪-2”自然气管道不再走漏气体

世卫组织：全球新冠肺炎确诊病例凌驾6.1852亿例

辽宁铁岭西丰今日5时起全县静态治理

热门视频

奇闻趣事

徐灿输掉角逐之后 ，，，中国拳击向运气挥拳

上海警方破获一起波折熏染病防治案

国庆档收官：《万里归途》票房夺冠 主流大片走红

曾卿任四川省政府秘书长

世锦赛第二阶段赛程出炉！中国女排首战波多黎各

这种武器 ，，，西方为何拒绝给乌克兰？？？？

辽宁铁岭西丰今日5时起全县静态治理

河北10月9日新增无症状熏染者20例

专访诺奖得主安东·蔡林格：把量子力学推到新的极限

多地高速效劳区检出阳性 ，，，紧迫寻人！

美军最先进航母 ，，，正式投入安排

“北溪-2”自然气管道不再走漏气体

北京通州马驹桥镇发明一管“10混1”初筛阳性

浙江发明全球新物种！

午夜更新！天下现有高中危害区695+617个 ，，，一图速览

猴头菇成为猫咪平替天花板 ，，，当铲屎官有多治愈？？？？

精彩直播

这种武器 ，，，西方为何拒绝给乌克兰？？？？

辽宁铁岭西丰今日5时起全县静态治理

午夜更新！天下现有高中危害区695+617个 ，，，一图速览

热门图片

专题图片

声优初体验

成人丁香五月天

淫荡应用

好爽 好紧 老师别夹

岳代理孕妇在线风间由美

大蜜波

大胆人体视频

人妻少妇69久久中文字幕

新闻排行

10月4日新疆新增本土无症状熏染者91例

9月以来已有至少9位副部级纪检干部履新

2022北京马拉松何时抽签？？？？怎样缴费？？？？答疑来了

谁人穿便装的兵哥哥 ，，，终于找到你了！

朝鲜射弹后 ，，，韩美做了这两件事

酱油中的“茅台”海天为何惹众怒？？？？

“空中写卡”的eSIM走红 ，，，SIM卡会被完全取代吗？？？？

海天“双标”争议背后 ，，，酱油新国标当有消耗者声音

湖南10月2日新增本土“8+4”

英宰衡：英国的能源现状优于不少欧洲国家

关于卡卡湾厅　| About us　|　联系卡卡湾厅　|　广告效劳　|　供稿效劳　|　执法声明　|　招聘信息　|　网站地图
|　留言反响

本网站所刊载信息 ，，，不代表本站看法。。。。。。 内容全网聚合榨取收罗。。。。。。

未经授权榨取转载、摘编、复制及建设镜像 ，，，违者将依法追究执法责任。。。。。。

[网上撒播视听节目允许证（0106168）] [京ICP备05004440号-1] [京公网安备:110102003000-1] [京ICP备05004440号-1] 总机：86-10-87828888

Copyright ©1999-2023 www.enn-ng.com. All Rights Reserved

新版v2.3.3 app下载

【网站地图】