卡卡湾厅

首页转动时政工具问国际社会财经港澳

金融台湾华人娱乐体育文化 English 侨网视频经纬国是图片直播理论生涯汽车专题新媒体

中 新

百 度

移动版客户端微信
微博

中新网新浪法人微博

中新社新浪法人微博

English

分享到：

人与善交xua免费视频人全球首台500千伏植物油变压器乐成投运

分享到：

首页 → 官方app v2.6.9下载

字号：
小 中 大

人与善交xua免费视频人全球首台500千伏植物油变压器乐成投运

2025-08-16 06:45:51 泉源：人与善交xua免费视频人作者：谢耀德责任编辑：黄正萍

2025-08-16 06:45:51　泉源：人与善交xua免费视频人加入互动

中新社广州8月15日电(王华 龚甸)由南方电网广东广州供电局牵头研制的全球首台500千伏植物油变压器，，，，，，15日在广州500千伏增城变电站乐成投运。。。。这标记着中国在高电压品级环保变压器领域实现跨越，，，，，，为都会生长以致全球能源转型带来新路径。。。。

作为现在全球运行电压品级最高的植物油变压器，，，，，，该装备的电气性能与清静可靠性周全抵达并逾越古板矿物油变压器标准，，，，，，填补了500千伏自然酯绝缘油变压器适用化领域的国际空缺。。。。该变压器接纳的自然酯绝缘油源自植物种子提炼，，，，，，装备全生命周期碳足迹大幅降低。。。。

据相识，，，，，，自2012年起，，，，，，广州供电局研发团队就最先探索植物绝缘油和植物绝缘油变压器的研制，，，，，，先后乐成研制了具有自主知识产权的高稳固性植物绝缘油和10千伏至500千伏植物绝缘油变压器系列产品，，，，，，形成美国、欧洲发明专利各1件，，，，，，中国发明专利80余件。。。。

广州供电局电力科学研究院绿色环保质料与电工装备实验室宋浩永说，，，，，，据测算，，，，，，这台500千伏植物油变压器全生命周期(从投运到报废)可镌汰碳排放72.8吨，，，，，，相当于25万辆汽车行驶1公里的碳排放量。。。。

广州供电局资产治理部变电科高级司理刘禹介绍，，，，，，植物油变压器噪音比古板变压器降低近30%；；系统耐受温度规模比古板装备拓宽15℃，，，，，，同时，，，，，，该变压器通过安排智能装备可实现24小时实时监测与节能运行，，，，，，有用提升供电可靠性；；植物绝缘油可完全自然降解，，，，，，从基础上消除了古板矿物油走漏可能带来的土壤、水源污染危害，，，，，，体现了“零污染、高可靠”特征 。。。。(完)

【编辑:黄正萍 】

更多精彩内容请进入文化频道

相关新闻：

·　新时代，，，，，，我在中国|古巴神经科学专家：科学研究应造；Ｏ虏闳褐

·　2022名人堂年度人文榜·影戏榜宣布 年度十大影戏出炉

·　为中国经济投出“信任票”外资机构上调2023年中国经济增添预期

·　针对俄方的；；鸾ㄒ 泽连斯基回应称没有须要

文化新闻精选。。。

朱民：2023的天下经济金融 通胀高位新常态

2025-08-16 06:45:51

2022年新疆伊尔克什坦口岸收支口商业额逾43亿美元

2025-08-16 06:45:51

涨停板复盘：创业板指跌近1% 家电、房地产开发板块活跃

2025-08-16 06:45:51

美国2022年电动汽车销售盘货：特斯拉仍第一但份额下降，，，，，，福特跃居第二

2025-08-16 06:45:51

1月8日起，，，，，，上海轨道交通车站不再对旅客举行体温丈量

2025-08-16 06:45:51

美国拨款法案引发强烈品评(环球热门)

2025-08-16 06:45:51

普京提议节日时代；； 泽连斯基：没须要

2025-08-16 06:45:51

*ST公司频现“花式？？？？？？恰 生意所追问四类问题

2025-08-16 06:45:51

武警广西总队新年开训 吹响战斗军号

2025-08-16 06:45:51

比亚迪带动，，，，，，电动车开年价钱猛涨！车主：早下手省近万元

2025-08-16 06:45:51

推荐阅读

固态电池量产装车可期 互联网巨头入局加速商业化历程

浙江多地出台暖心行动 为医护子女提供寒假免费托管！

欧盟：“北溪”自然气管道爆炸事务是蓄意破损造成

自有品牌销售占比仅约5% 望圆科技冲刺IPO

文化和旅游部：2023年将举行第六批国家级非遗代表性传承人认定等事情

电视剧《破晓东方》：让年轻人在历史和现实间共情

“炒股专家”团伙诈骗1.34亿 呼和浩特铁路警方侦破特大电诈案

盘货2022年轻人数字生涯：“中国式浪漫”“松懈感”成为最热盛行语

探营岭南花卉市场。。。汉寄杲奂矍陨险 销售仍火爆

“补血”需求兴旺 险企麋集增资

国铁集团：联程车票可一并办理退票免收手续费

北京“一微克”蓝与工业“绿色”密码

新冠“乙类乙管”后医保报几多？？？？？？重症患者用度支付引关注

秦淮灯彩点亮南京夜空 邀约民众感受新春祝福

20亿玩跨界，，，，，，钱币资金仅723万！深交所发函！

陕西将在2023年春节时代组织开展非遗传承实践相关活动

欧盟官员：2023年欧盟能源供应或将严重缺乏

国铁集团：出行需求有较显着增添 铁路客流逐步回暖

抗病毒药物应在医生指导下使用

公募新年伊始“火力全开” 养老投顾营业成重点

热门视频

奇闻趣事

南京至淮安城际铁路江苏段开工建设

欧盟对俄实验九轮制裁反噬效应凸显

浙商资产冯毅谈房地产市场。。。罕Ｏ钅坎槐Ｖ魈迨恰氨＜Φ啊⒉槐＜Α保，，，，，“好的母鸡照旧应该保下来”

专家：倒运因素正消退 料2023年香港楼市反弹

多地麋集出台稳经济政策 更多支持行动蓄势

李斌：蔚来2023年要内部挖掘潜力 对营业周全梳理和优化

浪莎回应郎朗吉娜“代言一日游”：相助稳固，，，，，，条约条款有变换

靠代言乌龙赚热度 浪莎需要的不止营销

湖北宜昌Ｇ寰缠“两坝一峡”天下级旅游度假区建设

俄军驻地遭袭 俄称士兵违规使用手机造成所在泄露

报告：2022年企业职员流动整体放缓

山东青岛：“小寒”大集年味浓

美国逾半租佃农去年房租上涨凌驾1000美元

美国密西西比州首府再次泛起供水；；

君实生物：获绿地金融及其一致行感人举牌 持股达5.23%股份

“像麦当劳一样卖水果”百果园要打造中国人的水果王国

精彩直播

法国将成为首个为乌克兰提供坦克的西方国家

民航局：作废目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境

证券公司网络和信息清静三年提升妄想将启动

热门图片

专题图片

三级网站

黄色软件APP下载

八重神子的白色乳液

亚洲黄色大片

夜晚十大黄台有哪些

hlw葫芦里面不买药千万影片你需要

美女脱光光APP

东京热下载

新闻排行

汕尾海事力保小漠国际物流港汽车滚装外贸首航清静

广东预计今年春运客流总量显着增添 游客发送量约1.06亿人次

2023年国资央企事情划定八方面重点 新一轮国企刷新深化提升行动将启动

医学信息学职位日益突显 专家呼吁推动学科生长

云南宁蒗彝族自治县——小凉山苹果走向大市场

多家公司新报REITs项目快步疾行

香港：通关在即 跨境巴士整装待发

XBB毒株会大规模盛行吗？？？？？？应怎样防护？？？？？？

用斗争创立新的事业——习近平主席新年贺词在天下各地引发强烈回声

通讯：“保康健、防重症”：呼和浩特这样行动

关于卡卡湾厅　| About us　|　联系卡卡湾厅　|　广告效劳　|　供稿效劳　|　执法声明　|　招聘信息　|　网站地图
|　留言反响

本网站所刊载信息，，，，，，不代表本站看法。。。。 内容全网聚合榨取收罗。。。。

未经授权榨取转载、摘编、复制及建设镜像，，，，，，违者将依法追究执法责任。。。。

[网上撒播视听节目允许证（0106168）] [京ICP备05004440号-1] [京公网安备:110102003000-1] [京ICP备05004440号-1] 总机：86-10-87828888

Copyright ©1999-2023 www.enn-ng.com. All Rights Reserved

官方app v4.6.9下载

【网站地图】